Migration Toolbox Manual

Glossary

Copyright © 1993 Khoral Research Inc. All rights reserved.

Glossary

A API - Application Programmer’s Interface G GUI - Graphical User Interface

G-1

Migration Toolbox Manual Glossary

This page left intentionally blank

G-2