Image Toolbox Manual

Index

Copyright © 1993, 1994, 1995, Khoral Reaserch, Inc. All rights reserved.

Index G gauss_gen() 3-11 I ibpf 2-1 ibsf 2-3 ifilt_design 2-4 igamut 2-6 igauss_func 2-8 igeowarp 2-10 igradient 2-12 ihpf 2-13 ilpf 2-14 imedian 2-16 ipostscr 2-17 irotate 2-18 itexture 2-19 K kappserv 3-1 kimage_proc 3-1 L libkip.a 3-1 lifilt_design() 3-2 ligauss_func() 3-3 ligeowarp() 3-4 ligradient() 3-6 limedian() 3-6 lipostscr() 3-7 lirotate() 3-9 litexture() 3-10

I - 1